<template>
  <main>
    <div class="detail--container--full">
      <FullSizeBannerText1
        :imagePath="bannerImagePath"
        altText="About Audi"
        textLocation="top"
        mask="mask--hidden"
        type="cover"
        :height="800"
        textColor="#020203"
      />

      <TitleVisual
        title="FAQ"
        description=""
        textAlign="left"
        type="middle"
        theme="dark"
        :animation="true"
        :animationDelay="300"
      />

      <FaqAccordion :faqItems="faqData" />
    </div>
  </main>
</template>

<script setup>
  // 컴포넌트 import
  import FullSizeBannerText1 from "~/components/block/fullSizeBannerText1.vue";
  import TitleVisual from "~/components/block/TitleVisual.vue";
  import FaqAccordion from "~/components/block/FaqAccordion.vue";

  const bannerImagePath = ref("/img/service/careprogram/present_event_main_.avif");

  // FAQ 데이터
  const faqData = ref([
    {
      question: "아우디 전기차 배터리 안전성은 어떻게 보장되나요?",
      answer:
        "아우디는 전기차 배터리의 안전성을 위해 다층 안전 시스템을 적용하고 있습니다. BMS(Battery Management System)를 통해 실시간으로 배터리 상태를 모니터링하며, 과충전, 과방전, 온도 이상 등을 감지하여 안전사고를 예방합니다. 또한 충돌 시 고전압 시스템이 자동으로 차단되는 안전장치가 적용되어 있습니다.",
    },
    {
      question: "전기차 배터리 수명은 얼마나 되나요?",
      answer:
        "아우디 전기차의 고전압 배터리는 최초 등록일로부터 8년 또는 주행거리 160,000km까지 보증됩니다. 정상적인 사용 조건에서 배터리는 이 기간 동안 안정적인 성능을 유지합니다. 배터리 수명을 최대화하기 위해서는 30~80% 충전 상태를 유지하고, 급속충전보다는 완속충전을 주로 사용하는 것이 좋습니다.",
    },
    {
      question: "배터리 충전 목표는 어떻게 설정하나요?",
      answer:
        "배터리 충전 목표는 차량 내 설정 메뉴 또는 myAudi 앱을 통해 설정할 수 있습니다. 일상 주행 시에는 80%로 설정하여 배터리 수명을 최대화하고, 장거리 여행 전에는 100%로 충전하시면 됩니다. 충전 타이머 기능을 활용하면 원하는 시간에 맞춰 자동으로 충전이 완료되도록 설정할 수 있습니다.",
    },
    {
      question: "배터리 점검은 어디서 받을 수 있나요?",
      answer:
        "아우디 공식 서비스센터에서 고전압 배터리 점검을 받으실 수 있습니다. 배터리 점검은 무상으로 제공되며, 전문 인증을 받은 HVE(High-Voltage Expert) 자격 보유 기술자가 점검을 진행합니다. 점검 예약은 고객 서비스 센터(080-767-2834)를 통해 가능합니다.",
    },
    {
      question: "전기차 긴급 출동 서비스는 어떻게 이용하나요?",
      answer:
        "아우디 커넥트가 적용된 차량은 긴급 출동 버튼을 눌러 바로 고객지원센터(080-767-2834)로 연결됩니다. 고전압 배터리 방전 시 견인 서비스를 연 2회 무상으로 제공하며, 가까운 충전소나 서비스센터로 견인해드립니다. 24시간 긴급 출동 서비스가 운영되고 있습니다.",
    },
    {
      question: "배터리 제조사 정보는 어디서 확인할 수 있나요?",
      answer:
        "아우디코리아는 전기차에 적용된 배터리 셀 제조사 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 배터리 셀은 제조사로부터 공급받아 유럽에서 배터리를 생산하고 있으며, 상세 정보는 아우디 공식 홈페이지 또는 고객 서비스 센터를 통해 확인하실 수 있습니다.",
    },
  ]);
</script>
