<template>
  <main class="user--main">
    <div class="join--container">
      <div class="join--step3 mt--54">
        <div class="join--complete--wrap">
          <i class="ico"></i>
          <h2 class="mt--28">
            비밀번호가 변경되었습니다.
          </h2>
          <p class="mt--14">보안을 위해 모든 기기에서 자동 로그아웃되었습니다. <br />새 비밀번호로 다시 로그인해주세요.</p>
        </div>
        <div class="join--benefit--wrap mt--32">
          <h3>🔔 보안 알림</h3>
          <span class="mt--9">등록된 핸드폰으로 변경 알림이 발송되었습니다.</span>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="float--btn--wrap">
      <NuxtLink to="/login">로그인하기</NuxtLink>
    </div>
  </main>
</template>

<script setup>
// 단순 안내 페이지 — 별도 로직 없음
</script>
